050 100150 200250 300350

r_{PbPb}

-5-4-3-2-1012345

η

ALICE √ s_{NN} = 5.02 TeV

0– 5 %

5– 10 %

10– 20 %

20– 30 %

30– 40 %

40– 50 %

50– 60 %

60– 70 %

70– 80 %

80– 90 %

24 68 1012

r_{pPb}

-5-4-3-2-1012345

η_{lab}

0– 5 %

5– 10 %

10– 20 %

20– 40 %

40– 60 %

60– 80 %

80–100 %

Data

Uncorr. syst. unc.

Corr. syst. unc.

ALI-PUB-561288